\spaltenanfang
\noindent Aufgrund der anhaltenden Pandemie, ausgelöst durch das Coronavirus SARS-CoV-2, hat die Goethe Universität sich dazu entschlossen das Wintersemester 2021/2022 erneut zu einem ''Hybridsemester`` zu erklären. Das bedeutet, dass die meisten Veranstaltung digital angeboten werden, aber es unter strengen Abstands- und Hygieneregeln auch möglich ist Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Die Klausuren selbst finden zum Teil jedoch weiterhin in den Hörsälen statt, natürlich mit genug Abstand und Hygieneregeln sowie Mund-Nasen-Bedeckungen. Weitere Infos, wie genau eine Klausur stattfinden wird, wird rechtzeitig von der jeweiligen Kursleitung bekannt gegeben. Grundsätzlich gilt aber: \textbf{Alle Angaben auf dieser Seite bitte nochmal selbst überprüfen!} \\
Diese Regeln können sich jederzeit ändern und unsere Zeitmaschine ist aktuell leider kaputt.

\subsubsection{Gebäude}
Sämtliche Gebäude der Universität an den Standorten Bockenheim, Westend, Riedberg und Ginnheim sind weiterhin für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Dazu gibt es jedoch auch Ausnahmen, so könnt ihr als Universitätsangehörige alle Gebäude unter Einhaltung der RKI-Standards nutzen, in denen Arbeitsplätze angeboten werden. Hierfür schaust du am besten vorher nochmal nach, ob die Gebäude auch wirklich offen sind, und meldest dich dann an der Pforte am Eingang an, falls vorhanden, oder schließt selbst die Tür mithilfe deiner Goethe-Card auf. Die Mensen und Cafeterien sind geschlossen.

Eine wichtige Ausnahme hierbei sind die Gebäude Neuen Mensa auf dem Campus Bockenheim, Seminarhaus auf dem Campus Westend und das Biozentrum auf dem Campus Riedberg. Hier stehen nämlich die Validierer für deine Goethe-Card. An diese kommst du zu den jeweiligen Öffnungszeiten ohne Probleme ran.

\subsubsection{Semesterticket}
Damit du aber gar nicht zu diesen Gebäuden fahren musst, kannst du ein RMV-Übergangsticket selbst ausdrucken. Dafür einfach auf der Website \url{https://kartenservice.uni-frankfurt.de/mitarbeitercard/login} mit dem HRZ-Konto anmelden und auf ``RMV-Bescheinigung anzeigen'' klicken. Damit diese dann aber auch gültig ist musst du eins von beidem zusätzlich stets bei dir haben: entweder deine alte Goethe-Card, auf der schon ein Aufdruck ist, wobei der Zeitraum schon abgelaufen ist. Oder für Erstsemester/Wechsler eine Goethe-Card ohne Semesterticket-Aufdruck \textbf{\underline{und}} deine ausgedruckte Immatrikulationsbescheinigung für das aktuelle Semester. Die wiederum bekommst du aus dem Portal \url{https://www.goethe-campus.uni-frankfurt.de/} $\to$ oben rechts mit dem HRZ-Konto anmelden $\to$ Mein Studium $\to$ Studienservice $\to$ Bescheinigungen.

\subsubsection{Semesterzählung}

Das Sommersemester 2021 wird bei den prüfungsrechtlichen Fristen von gestuften und modularisierten Studiengängen (wie z.B. Bachelor Informatik) nicht berücksichtigt. 

\subsubsection{zusätzliche Freiversuchregelung}

Eine im Sommersemester 2021 abgelegte und nicht bestandene Prüfung, die nicht wiederholt werden kann (letzter Versuch nicht bestanden), gilt als nicht unternommen (noch ein Versuch), sofern der Grund für das Nicht-Bestehen kein Täuschungsversuch oder ein anderer schwerwiegender Verstoß ist. Diese Freiversuchsregelung gilt unabhängig der Freiversuchsregelung des Fachbereichs Informatik. 

\spaltenende
\vfill
Für alle aktuellen Corona-Regeln:
\begin{center}
    {\huge\url{www.uni-frankfurt.de/corona}}
\end{center}

%\begin{center}
%	\includegraphics[width=\textwidth]{comics/coronavirus_research.png}
%\end{center}


